Scale chr1:

Other RefSeq RefSeq Genes

Spliced ESTs Common SNPs(138)

RepeatMasker

200 kb mm10 35,100,000 35,200,000 35,300,000 35,400,000 35,500,000 35,600,000 35,700,000 35,800,000 35,900,000 UCSC Genes (RefSeq, GenBank, tRNAs & Comparative Genomics) Ensembl Gene Predictions - archive 75 - feb2014 Non-Mouse RefSeq Genes RefSeq Genes Retroposed Genes V6, Including Pseudogenes Mouse mRNAs from GenBank

Mouse ESTs That Have Been Spliced Simple Nucleotide Polymorphisms (dbSNP 138) Found in >= 1% of Samples Detailed Visualization of RepeatMasker Annotations Repeating Elements by RepeatMasker

AK003327 ENSMUST00000104043 ENSMUST00000082667

retro-Pfdn2 retro-Ppia retro-Hdac1 AB352479 AB352621 AB349811

AK003327 AB334866 AB352097 AB349881 AB349653

AB344094