Scale chr12:

Other RefSeq

RefSeq Genes

Spliced ESTs

Common SNPs(138)

RepeatMasker

5 kb mm10 56,700,000 56,705,000 56,710,000 UCSC Genes (RefSeq, GenBank, tRNAs & Comparative Genomics)

Ensembl Gene Predictions - archive 75 - feb2014

Non-Mouse RefSeq Genes

RefSeq Genes

Retroposed Genes V6, Including Pseudogenes

Mouse mRNAs from GenBank

Mouse ESTs That Have Been Spliced

Simple Nucleotide Polymorphisms (dbSNP 138) Found in >= 1% of Samples

Detailed Visualization of RepeatMasker Annotations

Repeating Elements by RepeatMasker

Pax9 Slc25a21 Slc25a21

ENSMUST00000153250 ENSMUST00000001538 ENSMUST00000152848 ENSMUST00000044634

ENSMUST00000110680

retro-Pax7

AK132404 AK034985 X84000 BC005794 BC006930

AK167535 AK045180 AK041694 AK162379 AK036988 EU180236 BC057980